 -1.093118521E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.828700E+00  dx in pixels
 -8.359800E+00  dy in pixels
      1.018442  scalx
      1.019024  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
