 -1.116349741E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.735480E-01  dx in pixels
 -5.574002E-02  dy in pixels
      1.025789  scale x
      1.023602  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
