 -1.113675772E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.358000E+00  dx in pixels
 -7.922200E+00  dy in pixels
      1.013840  scalx
      1.024328  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
