 -1.090448321E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.155600E+00  dx in pixels
 -8.374300E+00  dy in pixels
      1.017211  scalx
      1.020736  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
