 -9.200145070E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.695301E+00  dx in pixels
 -2.729048E+01  dy in pixels
      1.016340  scalx
      1.020507  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
