 -1.084296047E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.978769E-02  dx in pixels
 -4.062461E-02  dy in pixels
      1.025834  scale x
      1.024490  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
