 -1.070154513E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.265000E-01  dx in pixels
 -1.024700E+01  dy in pixels
      1.014373  scalx
      1.021705  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
