 -9.190492320E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.413917E+00  dx in pixels
 -3.110509E+01  dy in pixels
      0.994705  scalx
      1.023521  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
