 -8.522453240E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.855010E+00  dx in pixels
 -3.218487E+01  dy in pixels
      1.015563  scalx
      1.020876  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
