 -1.050959924E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.198700E+00  dx in pixels
 -1.192640E+01  dy in pixels
      1.017021  scalx
      1.019169  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
