 -9.350866280E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.881322E+00  dx in pixels
 -3.076834E+01  dy in pixels
      1.013464  scalx
      1.022071  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
