 -1.063723428E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.495000E-01  dx in pixels
 -9.998000E+00  dy in pixels
      1.014484  scalx
      1.020920  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
