 -8.645274410E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.116443E+00  dx in pixels
 -2.810793E+01  dy in pixels
      1.020571  scalx
      1.014928  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
