 -1.026818141E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.640000E+00  dx in pixels
 -7.845400E+00  dy in pixels
      1.022345  scalx
      1.013495  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
