 -8.221052150E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.170715E+01  dx in pixels
 -3.112519E+01  dy in pixels
      1.016307  scalx
      1.020842  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
