 -1.028501715E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.402900E+00  dx in pixels
 -8.567700E+00  dy in pixels
      1.017926  scalx
      1.019304  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
