 -1.064071535E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.668152E-01  dx in pixels
  6.895066E-02  dy in pixels
      1.026117  scale x
      1.024325  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
