 -8.881546900E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.423337E+00  dx in pixels
 -3.042951E+01  dy in pixels
      1.012486  scalx
      1.023852  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
