 -1.052645190E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.765800E+00  dx in pixels
 -1.068640E+01  dy in pixels
      1.013756  scalx
      1.022360  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
