 -8.377284080E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.622471E+00  dx in pixels
 -3.148476E+01  dy in pixels
      1.015508  scalx
      1.020677  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
