 -8.776067070E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.163259E+01  dx in pixels
 -2.988677E+01  dy in pixels
      1.013646  scalx
      1.023451  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
