 -1.059040107E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.841200E+00  dx in pixels
 -7.548200E+00  dy in pixels
      1.014973  scalx
      1.022246  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
