 -1.058512244E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.426000E-01  dx in pixels
 -1.049980E+01  dy in pixels
      1.015626  scalx
      1.020746  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
