 -1.033762824E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.304700E+00  dx in pixels
 -8.886200E+00  dy in pixels
      1.020430  scalx
      1.016816  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
