 -8.711124550E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.922434E+00  dx in pixels
 -3.151970E+01  dy in pixels
      1.011908  scalx
      1.024221  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
