 -1.036044008E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.141400E+00  dx in pixels
 -9.788500E+00  dy in pixels
      1.017978  scalx
      1.019196  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
