 -1.037607622E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.298000E-01  dx in pixels
 -1.205540E+01  dy in pixels
      1.017594  scalx
      1.018975  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
