 -1.128277043E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.448000E-01  dx in pixels
 -1.284900E+01  dy in pixels
      1.016374  scalx
      1.020202  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
