 -1.137736261E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.488085E-01  dx in pixels
 -1.162261E-02  dy in pixels
      1.024102  scale x
      1.024946  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
