 -1.125199256E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.800000E-01  dx in pixels
 -1.404210E+01  dy in pixels
      1.017434  scalx
      1.019251  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
