 -1.137257843E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.023000E-01  dx in pixels
 -1.252020E+01  dy in pixels
      1.010582  scalx
      1.023611  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
