 -1.098532054E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.009000E-01  dx in pixels
 -1.160260E+01  dy in pixels
      1.018226  scalx
      1.019510  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
