 -1.095570978E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.270000E+00  dx in pixels
 -1.319950E+01  dy in pixels
      1.016907  scalx
      1.019839  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
