 -1.150533130E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.567400E+00  dx in pixels
 -1.029370E+01  dy in pixels
      1.023767  scalx
      1.011639  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
