 -8.523783750E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.980409E+00  dx in pixels
 -2.810037E+01  dy in pixels
      1.024551  scalx
      1.016349  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
