 -1.020081278E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.185290E+00  dx in pixels
 -2.800215E+01  dy in pixels
      1.013774  scalx
      1.022332  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
