 -1.173382878E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.573400E+00  dx in pixels
 -1.006650E+01  dy in pixels
      1.015601  scalx
      1.021240  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
