 -1.029918235E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.600434E+00  dx in pixels
 -3.001265E+01  dy in pixels
      1.013100  scalx
      1.023383  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
