 -1.194181835E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.511500E+00  dx in pixels
 -1.126210E+01  dy in pixels
      1.015240  scalx
      1.022506  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
