 -1.183160581E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.758100E+00  dx in pixels
 -1.034450E+01  dy in pixels
      1.010679  scalx
      1.027663  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
