 -1.037439645E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.976298E+00  dx in pixels
 -2.798489E+01  dy in pixels
      1.012853  scalx
      1.023249  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
