 -1.165313545E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.795300E+00  dx in pixels
 -9.931900E+00  dy in pixels
      1.014568  scalx
      1.022909  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
