 -1.129529825E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.827738E-02  dx in pixels
  2.912214E-03  dy in pixels
      1.021301  scale x
      1.026625  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
