 -1.096651841E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.877800E+00  dx in pixels
 -1.084850E+01  dy in pixels
      1.018612  scalx
      1.019191  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
