 -1.001545233E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.310246E+00  dx in pixels
 -2.775889E+01  dy in pixels
      1.014157  scalx
      1.022731  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
