 -1.129157213E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.608213E-02  dx in pixels
 -4.639082E-02  dy in pixels
      1.022796  scale x
      1.025486  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
