 -1.151582680E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.847900E+00  dx in pixels
 -9.688700E+00  dy in pixels
      1.015283  scalx
      1.022207  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
