 -1.021465207E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.751362E+00  dx in pixels
 -2.717279E+01  dy in pixels
      1.016871  scalx
      1.019436  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
