 -1.160292407E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.646400E+00  dx in pixels
 -8.709600E+00  dy in pixels
      1.019123  scalx
      1.018738  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
