 -1.135154747E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.011881E-02  dx in pixels
  4.649864E-02  dy in pixels
      1.025703  scale x
      1.022470  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
